ngctl18566: socket [20]:

tunnel1:

rfc1490 [1f]:

downstream ethernet

tunnel0:

rfc1490 [1e]:

downstream ethernet

bridge1:

bridge [1d]:

link2 link1 link0

bridge0:

bridge [1c]:

link2 link1 link0

ngeth1:

ether [1b]:

upper lower

<unnamed>: eiface [1a]:

ngeth0:

ether [19]:

upper lower

<unnamed>: eiface [18]:

wi0:

ether [3]:

fxp0:

ether [2]: